import React from 'react';
import PageHeader from '../components/PageHeader';
import { CheckCircle2, Microscope, FileCheck, Award } from 'lucide-react';

const SoilLabPage: React.FC = () => {
  const physicalProperties = [
    'Влажность грунта по ГОСТ 5180-84',
    'Плотность методом режущего кольца или методом гидростатического взвешивания с парафинированием ГОСТ 5180-84',
    'Плотность частиц грунта пикнометрическим методом по ГОСТ 5180-84',
    'Зерновой (гранулометрический) состав ГОСТ 12536-79',
    'Определение границ текучести и раскатывания, числа пластичности, консистенции для глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84',
    'Плотность, коэффициент пористости, плотность скелета грунта по ГОСТ 5180-84',
    'Наименование грунтов с указанием их дополнительных характеристик ГОСТ 25100-95, ГОСТ 12248-96',
    'Относительное содержание органического вещества методом прокаливания по ГОСТ 23740-91',
    'Удельное электрическое сопротивление (ЕС) ГОСТ 9.602-2016',
    'Относительная деформация водонасыщения. Степень пучинистости. ГОСТ 28622-2012'
  ];

  const mechanicalProperties = [
    'Определение прочностных характеристик (угла внутреннего трения и удельного сцепления) грунтов методом одноплоскостного среза с предварительным уплотнением и без него по ГОСТ 12248-2010',
    'Определение характеристик деформируемости (коэффициента сжимаемости, модуля деформации) грунта методом компрессионного сжатия по ГОСТ 12248-2010',
    'Определение модуля деформации в полевых условиях (методом статического нагружения) и приборах лабораторных условий по ГОСТ 20276-2012, ГОСТ 23161-78 и ГОСТ 24143-81',
    'Относительная просадочность по ГОСТ 12248-2010',
    'Определение характеристик набухания и усадки по ГОСТ 24143',
    'Степень разложения торфов ГОСТ 91'
  ];

  const chemicalAnalysis = [
    'Степень агрессивности грунтов к бетону, цветным и черным металлам',
    'Химический анализ воды'
  ];

  return (
    <div className="bg-white pb-20">
      <PageHeader 
        title="Грунтовая лаборатория" 
        description="Комплексные исследования физических, механических и химических свойств грунтов"
        image="/media/images/headers/soil-lab-header.png"
      />

      <div className="container mx-auto px-6 py-20">
        {/* Основное описание */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-20">
          <div className="bg-gradient-to-br from-brand-orange to-orange-600 text-white rounded-2xl p-8 md:p-12 mb-12">
            <h2 className="text-3xl font-bold mb-6">
              ГРУНТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ГЕОВЕКТОР»
            </h2>
            <p className="text-lg leading-relaxed">
              Лабораторные исследования грунтов являются неотъемлемой частью инженерно-геологических изысканий для строительства.
            </p>
          </div>

          <div className="prose max-w-none mb-12">
            <p className="text-gray-700 leading-relaxed mb-6">
              По результатам комплексного изучения грунтов в лабораториях и полевых условиях определяются физико-механические свойства 
              грунтов, их агрессивность к конструкциям, оценивается уровень грунтовых вод, от того данные являются технологическим 
              решением, применяемым при проектировании, при фундамента, несущая способность грунтов, стоимость строительства, надежность 
              зданий и сооружений.
            </p>

            <p className="text-gray-700 leading-relaxed mb-6">
              Все лабораторные испытания проводятся в соответствии с Государственными стандартами и строительными нормами и правилами. 
              Грунтовая лаборатория ООО «ГеоВектор» обладает всем необходимым измерительным и испытательным оборудованием (поверенство об одним 
              из ведущих центров стандартизации метрологии и сертификации; Госстандарт России), имеет лицензии на право проведения 
              испытаний и ведения калибровочных работ в соответствии с областью деятельности, все оборудование сертифицировано и подвергается систематическим поверкам, опытный 
              персонал обеспечивает и гарантирует точность проводимых исследований и правильность интерпретации полученных результатов.
            </p>
          </div>

          <div className="bg-gray-900 text-white rounded-2xl p-8 md:p-10">
            <h3 className="text-2xl font-bold mb-4 text-center">
              ГРУНТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ГЕОВЕКТОР» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
            </h3>
          </div>
        </div>

        {/* Определение показателей физических свойств */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-16">
          <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-8 flex items-center gap-3">
            <Microscope className="text-brand-orange" size={32} />
            ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ:
          </h2>

          <div className="bg-gray-50 rounded-2xl p-8">
            <ul className="space-y-3">
              {physicalProperties.map((item, index) => (
                <li key={index} className="flex items-start gap-3">
                  <CheckCircle2 className="flex-shrink-0 text-brand-orange mt-1" size={20} />
                  <span className="text-gray-700 leading-relaxed">{item}</span>
                </li>
              ))}
            </ul>
          </div>
        </div>

        {/* Определение механических свойств */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-16">
          <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-8">
            ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ:
          </h2>

          <div className="bg-gray-50 rounded-2xl p-8">
            <ul className="space-y-3">
              {mechanicalProperties.map((item, index) => (
                <li key={index} className="flex items-start gap-3">
                  <CheckCircle2 className="flex-shrink-0 text-brand-orange mt-1" size={20} />
                  <span className="text-gray-700 leading-relaxed">{item}</span>
                </li>
              ))}
            </ul>
          </div>
        </div>

        {/* Химические свойства */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-16">
          <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-8">
            ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ И ПРОБ ВОДЫ:
          </h2>

          <div className="bg-gray-50 rounded-2xl p-8">
            <ul className="space-y-3">
              {chemicalAnalysis.map((item, index) => (
                <li key={index} className="flex items-start gap-3">
                  <CheckCircle2 className="flex-shrink-0 text-brand-orange mt-1" size={20} />
                  <span className="text-gray-700 leading-relaxed">{item}</span>
                </li>
              ))}
            </ul>
          </div>
        </div>

        {/* Цены */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-16">
          <div className="bg-brand-orange text-white rounded-2xl p-8 text-center">
            <h2 className="text-2xl font-bold mb-4">
              ЦЕНЫ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
            </h2>
            <p className="leading-relaxed">
              Цены на лабораторные исследования определяются соответствующими расценками действующего Справочника базовых цен на 
              инженерно-геологические изыскания, вносимых в Федеральный реестр сметных нормативов и рекомендаций Министерством 
              регионального развития Российской Федерации ПРИКАЗ от 26 марта 2008 г. № 29
            </p>
          </div>
        </div>

        {/* Оборудование */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-16">
          <div className="bg-gray-900 text-white rounded-2xl p-8 md:p-10 mb-8">
            <h2 className="text-2xl font-bold text-center">
              ГРУНТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ГЕОВЕКТОР» ОСНАЩЕНА СОВРЕМЕННЫМ ВЫСОКОТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
            </h2>
          </div>

          <p className="text-gray-700 leading-relaxed mb-8">
            Примеры лабораторного оборудования НПО «Грунт» применяемого специалистами лаборатории испытательного оборудования используются УПГ «Грунт» - 
            позволяющим автоматизировать испытания для определения физико-механических свойств грунтов. Все электронные приборы 
            управляются специализированным программным обеспечением, все средства имеют программный ежегодник метрологической 
            поверки.
          </p>

          {/* Здесь можно добавить галерею изображений оборудования */}
          <div className="bg-gray-50 rounded-2xl p-8 text-center">
            <p className="text-gray-600 italic">Фото оборудования лаборатории</p>
          </div>
        </div>

        {/* Свидетельства */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto">
          <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-8 text-center">
            СВИДЕТЕЛЬСТВО ГРУНТОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ
          </h2>

          <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-3 gap-6">
            {[1, 2, 3, 4, 5].map((num) => (
              <div key={num} className="bg-gray-100 rounded-lg aspect-[3/4] flex items-center justify-center">
                <FileCheck className="text-gray-400" size={48} />
              </div>
            ))}
          </div>

          <div className="mt-12 text-center">
            <a 
              href="#/contacts" 
              className="inline-block px-10 py-4 bg-brand-orange text-white font-bold rounded-lg hover:bg-orange-600 transition-colors text-lg shadow-lg"
            >
              Заказать исследование
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};

export default SoilLabPage;



