import React from 'react';
import PageHeader from '../components/PageHeader';
import { AlertTriangle, Activity, Shield, CheckCircle2 } from 'lucide-react';

const RadiationLabPage: React.FC = () => {
  const equipment = [
    'КАМЕРА-01 для измерения уровня радона',
    'Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «АРБИТР»',
    'Дозиметр-радиометр ДРБП-03'
  ];

  return (
    <div className="bg-white pb-20">
      <PageHeader 
        title="Радиационная лаборатория" 
        description="Профессиональные исследования радиационной безопасности объектов"
        image="/media/images/headers/radio-lab-header.png"
      />

      <div className="container mx-auto px-6 py-20">
        {/* Вступление */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-20">
          <div className="bg-gradient-to-br from-brand-orange to-orange-600 text-white rounded-2xl p-8 md:p-12 mb-12">
            <h2 className="text-3xl font-bold mb-6">
              РАДИАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
            </h2>
            <p className="text-lg leading-relaxed mb-4">
              Испытательная лаборатория ООО «ГеоВектор» аккредитованная Федеральной службой по аккредитации на техническую 
              компетентность и независимость при проведении работ в соответствии с утвержденной областью.
            </p>
            <p className="text-lg leading-relaxed">
              ИЛ ООО «ГеоВектор» оснащена высокочувствительным оборудованием и позволяющая нашим специалистам быстро и качественно 
              выполнять задачи, связанные с обнаружением и локализацией мест повышенного радиационного фона.
            </p>
          </div>

          <div className="prose max-w-none space-y-6">
            <p className="text-gray-700 leading-relaxed">
              Радиационный контроль – одно из наиболее значимых и востребованных сегодня исследований. Невидимая угроза подстерегает 
              людей в самых неожиданных местах. Вредоносное излучение может серьезно подорвать здоровье даже физически крепкого 
              человека. Своевременное привлечение специалистов позволит исключить губительное воздействие на организм и обеспечить 
              полную безопасность.
            </p>

            <p className="text-gray-700 leading-relaxed">
              Источником радиации могут служить различные техногенные ситуации, которые возникли в результате человеческой ошибки и 
              неправомерных действий. Также источником может стать естественная природная среда. Наша лаборатория специализируется на 
              работе с радиационными аномалиями, а наши сотрудники полностью подготовлены для работы с самыми сложными ситуациями. 
              Мы используем сверхчувствительное измерительное оборудование, благодаря чему можем обеспечить 100% гарантию 
              предоставленных услуг.
            </p>
          </div>
        </div>

        {/* Оборудование */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-20">
          <div className="bg-gray-900 text-white rounded-2xl p-8 mb-8">
            <h2 className="text-2xl font-bold text-center flex items-center justify-center gap-3">
              <Activity size={32} />
              Испытательная лаборатория использует следующее оборудование:
            </h2>
          </div>

          <div className="grid md:grid-cols-3 gap-6">
            {equipment.map((item, index) => (
              <div 
                key={index}
                className="bg-white border-2 border-gray-200 rounded-xl p-6 hover:border-brand-orange transition-all"
              >
                <div className="flex items-center justify-center w-14 h-14 bg-brand-orange/10 rounded-lg mb-4 mx-auto">
                  <Activity className="text-brand-orange" size={28} />
                </div>
                <p className="text-center text-gray-700 font-semibold">{item}</p>
              </div>
            ))}
          </div>
        </div>

        {/* Виды работ */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-20">
          <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-8">
            Замеры радиации в помещениях, зданиях, сооружениях
          </h2>
          
          <div className="bg-gray-50 rounded-2xl p-8 mb-8">
            <p className="text-gray-700 leading-relaxed">
              Специалисты лаборатории проводят исследование уровня радиационного излучения в промышленных цехах, на производственных 
              площадках и в прочих помещениях.
            </p>
          </div>

          <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-8">
            Исследование радиационного фона земель, грунта
          </h2>
          
          <div className="bg-gray-50 rounded-2xl p-8">
            <p className="text-gray-700 leading-relaxed">
              Измерения проводятся на участках, выделенных для строительства жилых и прочих строений, а также почв, грунта, 
              предназначенного для благоустройства территории.
            </p>
          </div>
        </div>

        {/* Контроль качества */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto mb-20">
          <div className="bg-gradient-to-br from-gray-900 to-gray-800 text-white rounded-2xl p-8 md:p-12">
            <p className="text-lg leading-relaxed">
              В своей деятельности Испытательная лаборатория руководствуется положением об Испытательной Лаборатории. Контроль качества 
              измерений и испытаний, проводимых в Испытательной лаборатории, осуществляется согласно руководству по качеству.
            </p>
          </div>
        </div>

        {/* Преимущества */}
        <div className="max-w-6xl mx-auto">
          <h2 className="text-3xl font-bold text-gray-900 mb-12 text-center">
            Почему важен радиационный контроль
          </h2>

          <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8 mb-12">
            <div className="text-center">
              <div className="inline-flex w-20 h-20 bg-brand-orange/10 rounded-full items-center justify-center mb-6">
                <AlertTriangle className="text-brand-orange" size={40} />
              </div>
              <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-4">Защита здоровья</h3>
              <p className="text-gray-600 leading-relaxed">
                Своевременное выявление источников радиации защищает здоровье людей от вредного воздействия
              </p>
            </div>

            <div className="text-center">
              <div className="inline-flex w-20 h-20 bg-brand-orange/10 rounded-full items-center justify-center mb-6">
                <Shield className="text-brand-orange" size={40} />
              </div>
              <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-4">Безопасность объектов</h3>
              <p className="text-gray-600 leading-relaxed">
                Гарантия безопасности помещений, зданий и земельных участков для проживания и работы
              </p>
            </div>

            <div className="text-center">
              <div className="inline-flex w-20 h-20 bg-brand-orange/10 rounded-full items-center justify-center mb-6">
                <CheckCircle2 className="text-brand-orange" size={40} />
              </div>
              <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-4">Профессиональный подход</h3>
              <p className="text-gray-600 leading-relaxed">
                Современное оборудование и опытные специалисты обеспечивают 100% точность измерений
              </p>
            </div>
          </div>

          <div className="text-center">
            <a 
              href="#/contacts" 
              className="inline-block px-10 py-4 bg-brand-orange text-white font-bold rounded-lg hover:bg-orange-600 transition-colors text-lg shadow-lg"
            >
              Заказать измерения
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};

export default RadiationLabPage;


